Nichtraucher werden !

- Einatmen

- Ausatmen

- Durchatmen

und nicht immer ein Feuerzeug suchen müssen!

In 3-5 Therapiesitzungen können Sie mit der Bioresonanz-Therapie die Willenskraft stärken und erfolgreich zum Nichtraucher werden.

Contents