Frühjahr-Herbst-Winter

Frühjahrskur:

Fit und gesund die Sonne begrüßen!

Der Frühling ist eine wunderbare Zeit, um den Ballast des Winters abzuwerfen und fit und gesund für das Sommerhalbjahr zu werden. Der Frühling für uns  eine außerordentlich positive Zeit. Die Sonne scheint wieder länger und das Licht wirkt sich aktivierend auf Körper und Geist aus.

Mit einer 4-6 Wochen dauernden Bioresonanz-Kur können Sie von Altem loslassen und Ihren Körper Entschlacken und den Stoffwechsel auf die kommenden Sommerzeit einstellen.

Herbstkur:

der Herbst ist die Zeit des Abschieds. Die Blätter fallen von den Bäumen. So manch einer freut sich auf den Winter, andere trauern dem Sommer hinterher und wünschen sich, dass das Jahr bald zu Ende ist. Die anstrengende Zeit des Jahres kommt jetzt auf Sie zu, dafür brauchen Sie Kraft und Energie.

Mit einer 4-6  Wochen dauernden Bioresonanz-Kur können Sie gestärkt dem Herbst trotzen und die aufregende Weihnachtszeit mit Bravour meistern!

Winterkur:

wenn es draußen kälter wird ist auch die erste Erkältung nicht weit. Die Tage sind kürzer und es fehlt an Licht und Vitalität.

Mit einer 4-6 Wochen dauernden Bioresonanz-Kur können Sie den Stoffwechsel fördern und eine ideale Immunstabilisierung erreichen.

Contents